= README

Για να συνδεθούμε στην εικονική μηχανή τρέχουμε την εντολή.

[source, console]
----
ssh user@<ip>
password: ****
----

image::https://i.imgur.com/P4ViujF.png[]

[CAUTION]
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=vpn_service_openvpn[VPN - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής]

== Τεχνολογίες

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία *Docker* το οποίο εικονικοποιεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος.

[source, console]
----
sudo apt-get update
sudo apt install docker.io
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
----

[TIP]
Για να ελέγξουμε ότι η υπηρεσία του *Docker* λειτουργεί εκτελούμε την εντολή

[source, console]
----
docker --version
----

== Εκτέλεση Εργασίας

Αρχικά, δημιουργούμε το δικό μας image για τον *nginx* ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

Το αποθηκεύουμε σε ένα αρχείο ονομάζοντας το [underline]#Dockerfile#

Επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση της παρακάτω εντολής για τη δημιουργία του image

[source, console]
----
docker build -f Dockerfile -t anginx .
----

[NOTE]
====
Οptions:

* -f προσδιορίζει το αρχείο για το build
* -t tag (το όνομα του image)
* "." είναι το current directory
====

Όλα τα services τα οποία θα τρέξουν στην εργασία μας βρίσκονται στο αρχείο [underline]#docker-compose.yml#

Αναλυτικά:

=== Nginx

[source, yml]
----
nginx:
    image: anginx #image from docker building my Dockerfile (docker build -f Dockerfile -t anginx .)  // <1>
    container_name: production_nginx // <2>
    volumes:  // <3>
      - /home/user/docker/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
      - /home/user/docker/cert.pem:/etc/nginx/public.crt
      - /home/user/docker/key.pem:/etc/nginx/private.key
    ports: // <4>
      - 9080:80
      - 9443:443
    networks: // <5>
      - main_net
----

=== MariaDB
[source, yml]
----
mariadb:
    image: mariadb // <1>
    container_name: mariadb // <2>
    volumes:  // <3>
      - db_data:/var/lib/mysql
    environment: // <8>
       MYSQL_ROOT_PASSWORD: wordpress
       MYSQL_DATABASE: wordpress
    networks: // <5>
      - main_net
----

=== WordPress
[source, yml]
----
wordpress:
    image: wordpress:latest // <1>
    container_name: wordpress // <2>
    restart: always
    deploy: #create replicas with specific resources // <6>
      mode: replicated
      replicas: 2
#      max_replicas_per_node: 1
      resources:
        limits: #max resources
          cpus: '0.50'
          memory: 50M
        reservations: #default resources
          cpus: '0.25'
          memory: 20M
    ports: // <4>
      - 80:80
    volumes:  // <3>
      - wp-app:/var/www/html
    environment: // <8>
      WORDPRESS_DB_HOST: mariadb:3306
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
      WORDPRESS_DB_USER: root
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
    networks: // <5>
      - main_net
    depends_on:  // <7>
      - mariadb
----

=== PHPMyAdmin
[source, yml]
----
phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin // <1>
    container_name: phpmyadmin // <2>
    deploy: // <6>
      mode: replicated
      replicas: 2
#      max_replicas_per_node: 1
      resources:
        limits:
          cpus: '0.50'
          memory: 50M
        reservations:
          cpus: '0.25'
          memory: 20M
    environment: // <8>
      PMA_HOST: mariadb
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: wordpress
      PMA_PORT: 3306
    ports: // <4>
      - 8080:80
    networks: // <5>
      - main_net
----

=== Minio
[source, yml]
----
minio1:
    image: minio/minio:RELEASE.2020-04-10T03-34-42Z // <1>
    hostname: minio1
    volumes:  // <3>
      - minio1-data:/export
    ports: // <4>
      - "9001:9000"
    networks: // <5>
      - minio_distributed
    deploy: // <6>
      restart_policy:
        delay: 10s
        max_attempts: 10
        window: 60s
      placement:
        constraints:
          - node.labels.minio1==true
    command: server http://minio{1...4}/export
    environment: // <8>
       MINIO_ACCESS_KEY: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
       MINIO_SECRET_KEY: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
    # secrets:
      # - secret_key
      # - access_key
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:9000/minio/health/live"]
      interval: 30s
      timeout: 20s
      retries: 3
----

=== Configuration Options:
:nofooter:
<1> image: Το image file από το οποίο θα τρέξει το service
<2> container_name: Είναι το όνομα του service
<3> volumes: "Mount host paths or named volumes from our VM to the service"
<4> ports: Είναι τα ports τα οποία κάνουμε expose "στον έξω" κόσμο
<5> networks: Είναι το εικονικό δίκτυο στο οποίο θα τρέξει το service
<6> deploy: Κάνουμε specify τα resources και τον αριθμό των replicas που θα τρέξουν
<7> depends_on: "Express dependency between services"
<8> environment: "Add environment variables"