= Εργασία Εξαμήνου
Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών Καραμιχάλης Κωνσταντίνος , Κυριακάκος Παναγιώτης
:toc: right
:toc-title: Πίνακας περιεχομένων
:toclevels: 4
:sectnums:
:icons: font
:tabs:


{empty} +
[WARNING]
====

Προσοχή !!! Πριν την συνέχιση της ανάγνωσης πρέπει να εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές για την διατήρηση της ψυχικής ηρεμίας : +
[.text-center]
*sudo apt-get remove vim* +
*sudo apt-get purge vim* +
*sudo apt-get install nano* +
{empty} +
[small]*_"I've been using VIM for about 2 years now mostly because i dont know how to exit it..."_*

====

toc::[]
== Docker
=== Τι είναι το Docker

    To Docker είναι μια πλατφόρμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που υλοποιεί Virtualization σε επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος.
Ουσιαστικά το Docker προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών στα Containers του. Το Docker χρησιμοποιεί τεχνολογιές του πυρήνα του Linux όπως τα cgroups (ομάδες λογαριασμών που ελέγχεται το ποσοστό χρήσης του υλικού του υπολογιστή μας), namespaces (το namespaces δημιουργεί ανεξάρτητα πακέτων πόρων και διεργασιών) έτσι ώστε τα ανεξάρτητα software containers που δημιουργεί να εκτελούνται στο ίδιο λειτουργικό σύστημα. Έτσι αποφεύγεται η χρήση επιπλέον υπολογιστικών πόρων που θα απαιτούσε μια εικονική μηχανή (virtual machine).

